ALTER TABLE `subperiod` 
ADD COLUMN `options_sbp` SET('SHOW_IN_QUALIFY_PAI') NULL DEFAULT 'SHOW_IN_QUALIFY_PAI' AFTER `type_calculation_sbp`;

-- SHOW_IN_QUALIFY_PAI bandera para indicar si se muestra o no el parcial en la pantalla de ingreso de calificaciones pai, esta bandera solo se usa en el colegeio einstein los demas por default tinen habilitado SHOW_IN_QUALIFY_PAI 